Copyright: Creative Technology Limited


Help Contents
Ayuda de la Configuración de Sound Blaster

La configuración de Sound Blaster le permite actualizar o cambiar los valores de Sound Blaster 16 en los ficheros del sistema SYSTEM.INI , CONFIG.SYS  y AUTOEXEC.BAT del DOS y Windows. Los ficheros del sistema originales se guardarán con la extensión B~K.

Para que los valores que haya cambiado surtan efecto, la configuración de Sound Blaster le solicitará que vuelva a arrancar el sistema.

PRECAUCION: Los valores de la dirección del puerto de E/S y de la dirección del puerto MIDI no son configurables a través del software. Es necesario que apague el ordenador y cambie estos valores en la tarjeta de audio de Sound Blaster 16 por las direcciones que desee antes o después de ejecutar la Configuración de Sound Blaster . De lo contrario, los drivers de dispositivo Sound Blaster 16 le comunicarán errores al volver a iniciar el sistema o Windows.

Dirección del Puerto de E/S

Dirección del puerto MIDI

Interrupción

Canal DMA


Dirección del Puerto de E/S

La dirección del puerto de E/S (entrada/salida) es la dirección utilizanda por el micrprocesador del ordenador para distinguir la interfaz de audio de otros dispositivos periféricos del sistema al enviar o recibir datos. La interfaz de audio ocupa doce direcciones de E/S consecutivas.

Hay disponibles cuatro direcciones de E/S base: 220H (valor de fábrica), 240H, 260H y 280H.

Observe que es necesario cambiar manualmente el valor del puente de la dirección del puerto de E/S  de la tarjeta de audio.  La figura 2 muestra cuatro selecciones de valores del puente de la dirección del puerto de E/S de las tarjetas de audio de Sound Blaster 16. En el manual Primeros Pasos encontrará información sobre la ubicación exacta de los puentes de la dirección del puerto de E/S.

Figura 1: Inhabilitar y habilitar puente.

Figura 2: Selección de la dirección del puerto de E/S.


Dirección del puerto MIDI

La dirección del puerto MIDI se utiliza para la interfaz de modo MPU-401 UART. Están disponibles dos direcciones de E/S base: 330H (valor de fábrica) y 300H.

Observe que es necesario cambiar manualmente los valores de la dirección del puerto MIDI de la tarjeta de audio. En el manual Primeros Pasos encontrará información sobre donde encontrar la ubicación exacta del puente de la dirección del puerto MIDI de la tarjeta de audio Sound Blaster 16. La figura 1 muestra dos selecciones de la dirección del puerto MIDI.

Figura 1: Selección de la dirección del puerto MIDI.


Interrupción

La línea IRQ (de Interrupción) es la línea de señal que la interfaz de audio utiliza para notificar al procesador central del ordenador que desea enviar o recibir datos para su proceso. Están disponibles cuatro interrupciones: 2, 5 (valor de fábrica), 7 y 10.


Canal DMA

El canal DMA (Acceso de Memoria Directo) es la línea de señal que utiliza la interfaz de audio para transferir datos directamente a la memoria del sistema. La interfaz de audio le permite transferir los datos a través de un canal DMA de 8-bits o 16-bits.

Para el canal DMA de 8-bits (Bajo) están disponibles tres canales: 0, 1 (valor de fábrica) y 3.

Para el canal DMA de 16 bits (Alto) están disponibles cuatro canales: 5 (valor de fábrica), 6 , 7 y DMA. La opción DMA utiliza el canal DMA de 8 bits, que es el Canal DMA Bajo seleccionado, para transferir datos digitalizadosde 16-bits.